10^110^210^310^4 Luminosity @t×GW×yrD

10^{- 2}10^{- 1}

Sensitivity limit on sin^2 2q_{13} at 90% CL

Far detector at L=1.05 km

s_{rel}=0.2% s_{rel}=0.6%

D- CHOOZ

Far detector at L=1.7 km

Reactor- II