2

4

1 10

Q^2 (GeV^2)

R^{04}

CLAS ∗W〉=2.1 GeV CLAS ∗W〉=2.6 GeV CORNELL ∗W〉=3.5 GeV HERMES ∗W〉=4.8 GeV E665 ∗W〉=18 GeV ZEUS ∗W〉=75 GeV H1 ∗W〉=75 GeV