0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

10^{-1} x (Δu+Δu^–)

Gehrmann

Gl�ck/(1+R)

De Florian/(1+R)

Gl�ck

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1

10^{-1} x (Δd+Δd^–)

0.03 0.1 0.5 x