-0.5

0

0.5

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 proton

x

A_1 ^ρ deuteron

x

A_1 ^ρ

-0.5

0

0.5

1

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12