1

10

10^2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 ν_{Transition} / ν_{HERA}

HYDROGEN

σ24

π12 π34

1

10

10^2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 B (mT) ν_{Transition} / ν_{HERA}

DEUTERIUM

π36 σ26 σ24

π12 π56 , π23 σ35

π45