-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

10^{-2} 10^{-1} 1x

xg_1

p d 〈Q^2〉< 1 GeV^2〈Q^2〉> 1 GeV^2

HERMES

x

〈Q^2〉(GeV^2)

1

10

10^{-2} 10^{-1} 1