-0.1

-0.05 0 0.05

0 5 10

-0.1

-0.05 0 0.05

0 5 10 15

-0.1

-0.05 0 0.05

0 5 10

xg_2

〈x〉 = 0.12

HERMES E155 E143 xg_2^{WW}

〈x〉 = 0.18

〈x〉 = 0.29

Q^2 [GeV^2]

〈x〉 = 0.50

-0.1

-0.05 0 0.05

0 5 10 15