x -1 10

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2 +K

x -1 10

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2 -K_y

0.4 0.5 0.6 0.7

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2

y 0.4 0.5 0.6 0.7

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2 z 0.4 0.5 0.6

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2

z 0.4 0.5 0.6

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2 [GeV] ⊥hP 0.3 0.4 0.5 0.6

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2 e K X → e p

e K X → e d

[GeV] ⊥hP 0.3 0.4 0.5 0.6

UU〉ϕ cos 〈2

-0.2

0

0.2