-1 10

UT sϕ sin A

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

Bx -2 10^{-1}10

UT s ϕ sin A

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03 X- e→↑ p-e 2 < 1GeV 2Q 2 > 1GeV 2Q

9.3% scale uncertainty

-1 10

UT sϕ sin A

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

Bx -210^{-1}10

UT sϕ sin A

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03 X+ e→↑ p+e

6.6% scale uncertainty

-1 10

]^2

[GeV

〉^2Q〈

1

10

-210

-110

Bx -2 10^{-1}10

1

10 Elastic fraction 〉^2Q〈

Elastic fraction

-2 10

-1 10