0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.6

0.5

α

0.2 0.3 0.4 β

3 4 5 6 7 8 9 L_c (fm)

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10