A_{Uχ} 〈x〉

〈z〉

〈M_{ππ}〉ΜGeVΝ

〈x〉

sin(ϕ_{Rχ}+ϕ_S)sinθ

M_{ππ} z x

8.1% scale uncertainty ρ^0

M_{ππ} ΜGeVΝ x z

0 0.02

0.04

0.06

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 0.02

0.04

0.06

0.2 1.2

0.06

0.07

0.08

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.4 0.45 0.5 0.55

0.2 1.1999

0 0.02

0.04

0.06

0.05 0.1 0.15

0 0.02

0.04

0.06

0.0001 0.1799

0.4 0.45 0.5 0.55

0.05 0.1 0.15 0.6 0.65 0.7

0.0001 0.1799

0 0.02

0.04

0.06

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.6 0.65 0.7

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.2 0.4 0.6 0.8

0.06

0.07

0.08

0.1001 0.8999

0 0.02

0.04

0.06