pt balance all phase space

Q^2=100 Q^2=120 Q^2=150 Q^2=200

Q^2=250 Q^2=300 Q^2=400 Q^2=500

Q^2=650 Q^2=800 Q^2=1000 Q^2=1200

Q^2=1500 Q^2=2000 Q^2=3000 Q^2=5000

Q^2=8000 Q^2=12000 Q^2=20000 Q^2=30000

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

y balance (Yda as ref. scale) all phase space

Q^2=100 Q^2=120 Q^2=150 Q^2=200

Q^2=250 Q^2=300 Q^2=400 Q^2=500

Q^2=650 Q^2=800 Q^2=1000 Q^2=1200

Q^2=1500 Q^2=2000 Q^2=3000 Q^2=5000

Q^2=8000 Q^2=12000 Q^2=20000 Q^2=30000

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 0.8

1

1.2

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

pt balance data/mc all phase space

Q^2=100 Q^2=120 Q^2=150 Q^2=200

Q^2=250 Q^2=300 Q^2=400 Q^2=500

Q^2=650 Q^2=800 Q^2=1000 Q^2=1200

Q^2=1500 Q^2=2000 Q^2=3000 Q^2=5000

Q^2=8000 Q^2=12000 Q^2=20000 Q^2=30000

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

y balance data/mc (Yda as ref. scale) all phase space

Q^2=100 Q^2=120 Q^2=150 Q^2=200

Q^2=250 Q^2=300 Q^2=400 Q^2=500

Q^2=650 Q^2=800 Q^2=1000 Q^2=1200

Q^2=1500 Q^2=2000 Q^2=3000 Q^2=5000

Q^2=8000 Q^2=12000 Q^2=20000 Q^2=30000

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.95

1

1.05

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

y ratio pulls with 0% syst.

y-balance: Pulls (Yda as ref. scale) all phase space ID Entries Mean RMS

41 800 0.1348E-01 1.760

y ratio pulls with 1% syst.

ID Entries Mean RMS

43 800 -0.3534E-01 0.9732

0 1 2 3 4 5 6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

pt ratio pulls with 0% syst.

Pt-balance: Pulls all phase space ID Entries Mean RMS

41 800 0.1348E-01 1.760

pt ratio pulls with 1% syst.

ID Entries Mean RMS

43 800 -0.3448E-01 0.9727

0 1 2 3 4 5 6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5