° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

< 25 GeV) e T (P_{eT} P h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T P h

1

e T P h

1

e T P h

1

Data

Django

° / _hγ

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

> 25 GeV) e T (P_{eT} P h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T P h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

e TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

)° > 15 hγ < 50 GeV && e T (12 < P e TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T e h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

< 25 GeV) e T (P day hy

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T

1

e T

1

e T

1

Data

Django

° / _hγ

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

> 25 GeV) e T (P day hy

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140 day hy

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

)° > 15 hγ < 50 GeV && e T (12 < P day hy

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

< 25 GeV) e T (P da TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T h

1

e T h

1

e T h

1

Data

Django

° / _hγ

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

> 25 GeV) e T (P da TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

da TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

)° > 15 hγ < 50 GeV && e T (12 < P da TP h TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T h

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

< 25 GeV) e T (P da TP e TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T e

1

e T e

1

e T e

1

Data

Django

° / _hγ

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

> 25 GeV) e T (P da TP e TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T e

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

da TP e TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e

1

° / _hγ

20 40 60 80 100 120 140

)° > 15 hγ < 50 GeV && e T (12 < P da TP e TP

0.9

0.95

1

1.05

1.1

e T e

1