ZEUS

0

0.01

0.02

0.03

0 20 40 60 80

ZEUS (prel.) 98-00 MEPS CDM

Θ_H (deg)

(1/σ) dσ/dΘ_H

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4

0 20 40 60 80

Θ_H (deg)

(data-MEPS)/MEPS