(GeV) GAP TE 0 2 4 6 8 10 12

(nb) GAP T / dE σd

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

ZEUS (prel.) 1996-97 HERWIG HERWIG + BFKL x 1.45 PYTHIA x 426 γ PYTHIA + high-t

ZEUS