ZEUS

dN/dP_T^2 (arb. units)

ZEUS (prel.) 2000

Q^2 > 2 GeV^2 Q^2 < 0.02 GeV^2 Fit dN/dP_T^2∝exp(-bP_T^2)

P_T^2 (GeV^2)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.05 0.1 0.15

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.05 0.1 0.15

1

0 0.05 0.1 0.15 0.2

10^{-1}

1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-1}

1

0 0.1 0.2 0.3