ZEUS

W (GeV) dσ/dW (nb/GeV)

ZEUS (prel.) 98-00 (78.6 pb^{-1}) 0.001 Λ x_{IP} Λ 0.035 RAPGAP(H1FIT2 LO) 0.37 BGF+RES RES

0 0.0025

0.005

0.0075

0.01

0.0125

0.015

0.0175

0.02

0.0225

140 160 180 200 220 240 260 280 300