ZEUS

x_{IP} dσ/dx_{IP} (nb)

ZEUS (prel.) 98-00 (78.6 pb^{-1})

RAPGAP(H1FIT2 LO) 0.37 BGF+RES RES

0

20

40

60

80

100

120

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035