ZEUS

M(Kππ_s) - M(Kπ) (GeV)

Combinations per 0.5 MeV

ZEUS (prel.) 98-00

0.001 Λ x_{IP} Λ 0.035 Wrong Charge Background

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0.14 0.145 0.15 0.155 0.16 0.165 0.17