ZEUS

10^{-2} 10^{-1} 1

]^2 [pb/GeV 2 /dxdQ σ^2d

10^{-3}

10^{-1}

10

p^-

ZEUS NC (prel.) 98-99 e p (integ.) - ZEUS NC (prel.) 98-99 e CTEQ6D

2 =576 GeV 2Q

10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1} 10

2 =673 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =785 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =915 GeV 2Q

10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =1065 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =1237 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =1438 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-3}

10^{-1}

10

2 =1667 GeV 2Q

10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-2}

1

2 =1928 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-2}

1

2 =2228 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-2}

1

2 =2576 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-2}

1

2 =2977 GeV 2Q

10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2 =3442 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2 =3972 GeV 2Q 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2 =4568 GeV 2Q x 10^{-2} 10^{-1} 1

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2 =5253 GeV 2Q