(cm) δ -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Candidates

1

10

210

310

410 )^{-1}

ZEUS (prel.) 03-04 (20 pb δ positive →δ mirror negative

ZEUS

δ 1