ZEUS

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1.8 1.9 2 2.1 M_{KKπ} (GeV)

Combinations

ZEUS (prel.) 98-00 Gauss^{mod} + backg. 1.5 Λ Q^2 Λ 1000 GeV^2, 0.02 Λ y Λ 0.7 p_T(D_s) Γ 3 GeV, |η(D_s)| Λ 1.6 N(D_s)= 578 Α 73