0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0.14 0.15 0.16 0.17

ZEUS

Combinations per 0.5 MeV

(a) ZEUS 95-00

background wrong charge

D*^Α 5 (Kπ)π_s N(D*^Α) = 42680 Α 350

(c)_Q^2_{Γ 1 GeV}^2

N(D*^Α) = 8680 Α 130

M(Kππ_s) - M(Kπ) (GeV) 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

0.14 0.15 0.16 0.17

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0.14 0.15 0.16

(b) D*^Α 5 (Kπππ)π_s

N(D*^Α) = 19900 Α 250

(d) Q^2 Γ 1 GeV^2

N(D*^Α) = 4830 Α 120

M(Kππππ_s) - M(Kπππ) (GeV) 0

500

1000

1500

2000

2500

0.14 0.15 0.16