ZEUS

)^2

(GeV min 2Q 20 25 30 35 40 45 50

p) (pb) 0 K →^+Θ(σ

0

50

100

150

200

250

300 ZEUS (prel.) 96-00

0.04< y < 0.95

>0.5 GeV TP |<1.5 η|