ZEUS

0.5

1

1.5

10^3 10^4

dσ/dQ^2 (P=+32%) / dσ/dQ^2 (P=0)

Q^2 (GeV^2)

1 03-04 P=+32% (prel.) / 99-00 P=0

0.5

1

1.5

10^3 10^4

dσ/dQ^2 (P=-40%) / dσ/dQ^2 (P=0)

Q^2 (GeV^2)

1 04 P=-40% (prel.) / 99-00 P=0

0.5

1

1.5

10^3 10^4

dσ/dQ^2 (P=+32%) / dσ/dQ^2 (P=-40%)

Q^2 (GeV^2)

1

SM (ZEUS-S)

03-04 P=+32% (prel.) / 04 P=-40% (prel.)