QI3x QN2x QM

QGQH Rev.1Lattice Schematic

5.5.1997 B.Parker xIPQGQHQJBO2xQRQRQRQK

11m29.5m39m19 m

0m0m1.8m1.8mProtonsElectrons1.981.661.81.983.53.51.81.81.83.3.3.3. ¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥5.8 m

5.8 m aaaaa= Syn.Rad.Absorber ¥ =Electrical Connection

= Detector Region