NameQG QHQH1QIQJQMQNBOQRTypeQQQQQQQDQLm(m)1.981.661.661.801.983.501.802.003.00Gmax(T/m)7.66.86.826.716.023.729.20.23.9Rp(mm)---------35503735---35Bp(T)0.185*0.260*0.260*0.9350.8000.8751.0200.9500.835# Req.431448124---CommentsAir Coil CFM (104kW)Iron Dominated CFMAir Coil CFM (166kW?)Split Coil for Syn. Rad.QS/C Profile, Split CoilMSQ (QI Split Coil )Septum & Split Coil??? Yet to be specified Use ExistingQR Magnets

IR—UpgradeMagnets(Rev.1)17.4.1997 B.Parker

* Forcombinedfunction magnets QG and QH, Bp is nominalvalue atelectron closedorbit.