TObject fUniqueID fBits fgDtorOnly fgObjectStat kIsOnHeap kNotDeleted kZombie kBitMask kSingleKey kOverwrite kWriteDelete fgIsA

MakeZombie DoError TObject TObject operator= AppendPad Browse ClassName Clear Clone Compare Copy Delete DistancetoPrimitive Draw DrawClass DrawClone Dump Execute Execute ExecuteEvent FindObject FindObject GetDrawOption GetUniqueID GetName GetIconName GetOption

GetObjectInfo GetTitle HandleTimer Hash InheritsFrom InheritsFrom Inspect IsFolder IsEqual IsSortable IsOnHeap IsZombie Notify ls Paint Pop Print Read RecursiveRemove SavePrimitive SetDrawOption SetUniqueID UseCurrentStyle Write operator new operator new[] operator new operator new[] operator delete operator delete[] operator delete operator delete[] SetBit SetBit ResetBit TestBit TestBits InvertBit Info Warning Error SysError Fatal AbstractMethod MayNotUse GetDtorOnly SetDtorOnly GetObjectStat SetObjectStat Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer

DstarDmFitterSpecial_I fgSigmaDefault fgMeanDefault fgBackgrExpDefault fgBackgrSqrDefault fgUpperBackgrSqrDefault fgLowerBackgrSqrDefault fgUpperBackgrExpDefault fgLowerBackgrExpDefault fgUpFitLimitDefault fgMassPion kSqrtOf2Pi fgDebug fHist fHistWc fUpFitLimit fIsMC fDetectIsMC fFitOption fgBinSize fgUpFitLimit fgShiftWcHist fgEndRightCharge fgIsA

SetHist SetHist SetHist SetHist SetSigma SetSigma SetMean SetMean SetBackgrExp SetBackgrExp SetBackgrSqr SetBackgrSqr SetUpFitLimit SetUpFitLimit SetFitOption AddFitOption AddFitOption GetNDstar GetNDstarErr GetBackgrNorm GetBackgrNormErr GetSigma GetMean GetBackgrExp

GetBackgrSqr GetWcBackgrNormScale GetSignalBack GetHistBinSize CreateMergedHist GetHistName GetUpFitLimit GetFitOption GetFittedFunc GetFittedBackgrFunc Fit GetSigmaDefault GetMeanDefault GetBackgrExpDefault GetBackgrSqrDefault GetUpperBackgrSqrDefault GetLowerBackgrSqrDefault GetUpperBackgrExpDefault GetLowerBackgrExpDefault GetUpFitLimitDefault SetSigmaDefault SetMeanDefault SetBackgrExpDefault SetBackgrSqrDefault

GetHistPtr GetHistWcPtr HistIsMC IsDetectIsMC SetDetectIsMC SetDebug SetHistReal DetermBackgrStartParam DetermNDstarStart AddBackgrToHist UseLikelihoodOption TreatZeroErrorBins GetSimpleFitOption IsEquivalentOpt RealFit RealFit MultiplyFreeParams Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer

DstarDmFitterMeSiSq fDstarFitFormu fgSigma fgMean fgBackgrSqr fgIsA

DstarDmFitterMeSiSq DstarDmFitterMeSiSq DstarDmFitterMeSiSq operator= operator= SetSigma SetSigma SetMean SetMean SetBackgrExp SetBackgrExp SetBackgrSqr SetBackgrSqr GetNDstar GetNDstarErr GetBackgrNorm GetBackgrNormErr GetSigma GetMean GetBackgrExp GetBackgrSqr GetSignalBack GetFittedFunc GetFittedBackgrFunc Fit DoTheFit SetHistReal DetermNDstarStart AddBackgrToHist BackgrFct FitFct Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer