150 175 200 225 250

μ (GeV) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

B(t̃_1 → e^+ + d)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................

............

.......

.....

.... ... ... .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

..................................................................................................................................

....................................

...........

......

....

.... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . ........................................................

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . .

. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... .

.... ..... .

.... .....

......

..... ... .... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

......... ......... .........

......... .......

.. .......

... ...

.......

........

...... . ..... . .... . ... . ... . ... . ... . .. . .. ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Figure 1 (a)

-250 -225 -200 -175 -150

μ (GeV) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

B(t̃_1 → e^+ + d)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. ... ... .... ..... ......

..........

...................

.....................................................................................

...................................................................... . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ....

.....

.......

...............

...............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... .... ....

.....

........

...... ..

... ..... .....

..... ..... ..... ..... .

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....... .. . .. . .. . ... . ... . .... . .... .. ..... .. ...... . .........

.........

......... ..

....... .........

Figure 1 (b)

160 170 180 190 200 |μ| (GeV) 10�^4

10�^3

10�^2

10�^1

10^0

10^1 σ(e^+p → bχ^+X) (pb)

......................

..................

.........

...... ..... .... .... .... ..... ...... ...... ........

..............

.............

...............

.................

.................

..................

..................

..................

....................

..................

..................

............

....................

....................

..................

.................

....................

.................

................

.............

........... ..

Figure 2

60 80 100 120 140 160 180 200 √ s (GeV) -10

-5

0

5

10

10^3 ×^{Δœ}_œSM

.........

..................................

......

......

.....

.....

.....

.....

......

......

......

......

.......

.......

.........

...........

..............

..................

..........................

...........................................

...................................................................

..................................

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...

.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

Figure 3

50 80 100 200 300 500 1000

Mee (GeV)

10�^6

10�^5

10�^4

10�^3

10�^2

10�^1

10^0

10^1 dσ/dMee (pb/GeV)

............................................ ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... ....

....... ...... ....... .........

..........

............

............

.............

.............

.............

............

..............

............

............

............

...........

..........

..........

....... ...... ...... ...... ...... ..... ..... ....

. . . . . . . ......... .. .. . . . . . . . . . .. .. ... .... .. .. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .

Figure 4