Fig.3

1

2

10^{-4} 10^{-2}

F_2(x,Q^2)

Q^2=2 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=4.5 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=6 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=6.5 GeV^2

1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=8.5 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=10 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=12 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=15 GeV^2

1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=18 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=22 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=27 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=35 GeV^2

1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=45 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=60 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=70 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=90 GeV^2

1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=120 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=150 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=200 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=250 GeV^2

1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=350 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

Q^2=450 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2} 10^{-1}

Q^2=650 GeV^2 1

2

10^{-4} 10^{-2}

ZEUS E665 NMC BCDMS

x