Projected H1 CJC2 currents

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50 60 70 I_e ΜmAΝ

Chamber current ΜμAΝ

Limit

I_p = 105 mA

Sep 2002 Dec 2002

Jan 2004 Feb 2004

e only

SynRad

DP 10/02/2004 14.18.12