FileHistory plot

2.5 min

5.0 min

15.0 min

30.0 min

30.0 min

1.0 h

2.5 h

5.0 h

1.0 h

2.0 h

5.0 h

10.0 h ticks labels time window

Set time scale

update display

Beam Position HV down channel HV left channel HV right channel HV up channel LPOL polarisation LPOL/TPOL ratio long list

Select variables

1.20.8UserScale

Hide axis

LPOL/TPOL ratio

Change Y-axis

Data display

update display

LPOL/TPOL ratio 5 min avg coll. LPOL 5min avg coll. bunch pol. 10min avg coll. bunch pol. 1min avg coll. bunch pol. 30min avg coll. bunch pol. 5min avg lepton bunch current bunch polarisation

Choose data set

0.00.0UserScale

Hide axis

----------

Change Y-axis