Subtracted CJC2 current ratio

10^{-1}

1

10

100 150 200 250 300 350 days in 2002

( CJC2 - I_0 - SR ) / September fit e-gas and p-gas

10^{-1}

1

10

I_eI_p Λ 150 mA^2 I_eI_p Λ 500 mA^2 I_eI_p Γ 500 mA^2