0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

(Z).BR(ee)nb σ y 0

CDF data

HERAPDF1.0 total uncert. MSTW08

0 0 0 0