0

0.2

0.4

0.6

A(W)

0

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 y abs. uncert.

0

HERAPDF1.0 7TeV total uncert. MSTW08 CTEQ6.6

0 0

0.1

0.2

0.3

A(l)

0

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 η abs. uncert.

0 0 0 0