Eintraege_NEUPage 1 of 4Montag, 20. April 199816:46:34 Uhr

SQL>/*DOC>neuminusaltDOC>*/SQL>selectdfg_schluessel||’’||dfg_schluessel_text2fromerhorn.anla_dfg_schl3MINUS4selectdfg_schluessel||’’||dfg_schluessel_text5fromerhorn.anla_dfg_schl_bu6/DFG_SCHLUESSEL||’’||DFG_SCHLUESSEL_TEXT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0--SpeziellephysikalischeGer�te00-Mechanik,Akustik008Ultraschall-Generatoren,-Schwingerund-Me§ger�te(au§er229,390,412)01-Magnetismus02-Kernphysik(Strahlungsquellen,Me§technik)03-Kernphysik,Kerntechnik(Strahlenschutz,Labortechnik)036Anreicherungsanlagen(au§erDiffusionsanlagen113,Gaszentrifugen122undTrennd�senanlagen124)037Abfallbeseitigungsger�tef�rradioaktiveLaborhilfsmittel(Probefl�schchenu.a.)04-Geophysik(festeErde,Ozeanographie)044SpezielleGer�tezurErforschungvonErdoberfl�cheundUntergrund,au§er040-04305-Geophysik(Luft,Meteorologie)054Aktinometer06-Geod�sie,Photogrammetrie065SpezielleGer�tezurKartenerstellung(au§er064,225,226,745,746)07-Astronomie08-SpeziellephysikalischeMe§verfahren09-SpeziellephysikalischeVersuchsaufbauten1--InstumentelleAnalytikundGer�tederpr�parativenChemie10-MischenundZerkleinern11-Pr�parativeChemie111Reaktionsgef�§ef�rNiederdruck,(Hydrierung,Katalyse,Polymerisation)12-MechanischeTrennverfahren,Zentrifugen120Laborzentrifugen(bis25.0001/Min)121Ultrazentrifugen(�ber25.0001/Min)121Zentrifugen,Ultra-(�ber25.0001/Min)13-Destillation,ExtraktionundChromatographie135Field-Flow-Fraktionierungssysteme137Radio-(Gas-)Chromatographen,DetektorenundAuswerteger�te138Durchflu§-PhotometerzusammenmitFraktionensammlerundRegistrierger�t(f�rChromatographie)14-Elektrochemie15-SpezielleAnalysenger�te(Elementaranalyse,Gasanalyse,Wasseranalyse)150Schnellverascher(au§erKaltveraschungs-undVerbrennungsger�tef�rBeta/Gamma-Me§pl�tze337)155Abwasseruntersuchungsger�te,-�berwachungsanlagen155Me§ger�tef�rchemischen(COD)undbiologischen(BSB)Sauerstoffbedarf,Wasseruntersuchungsger�te16-MessungvonStoffkonstanten169Ger�tezurMessungvonStoffkonstanten(au§erFestigkeit290-299undthermischeWerte864-869)17-Spektrometer(Massen-,NMR-,ESR-)170Elektrospray-Massenspektrometer170Maldi-Massenspektrometer18-Spektrometer(optische)182NIR-Spektrometer182Nah-Infrarot-Spektrometer185Chlorophyll-Fluoreszenz-Me§ger�te19-SonstigeBetriebs-undLaborger�te191Feuchtigkeitsme§ger�te(au§erLuftfeuchte-051undBodenfeuchtemessung443)2--SpezielleGer�tederIngenieurwissenschaften20-SpanendeFormung203Numerischgesteuerte(NC)Werkzeugmaschinen,Fr�s-undBohrwerke206SpeziellespanendeWerkzeugmaschinen207PneumatischeArbeitszylinder,Spann-undVorschub-Einrichtungen,au§er232207Zylinder,Dreh-,Hub-,Linear-Zylinder(hydraulisch,pneumatisch,au§erPr�fmaschinen290-292)21-SpanloseFormungundandereBearbeitung211MaschinenzurFormen-undModellherstellungundgie§ereitechnischeMaschinen211Rapid-Prototyping-Systeme211Stereolithographie-Systeme215Schwei§maschinen,Elektronenstrahl-217Ultraschall-Bearbeitungsmaschinen

Eintraege_NEUPage 2 of 4Montag, 20. April 199816:46:34 Uhr

218Maschinenf�rOberfl�chenbehandlung(Elektropolieren,Galvanisieren,Lackieren,Sandstrahlen)22-BearbeitungvonnichtmetallischenWerkstoffen,Druckerei221Formspritzmaschinenf�rKunststoffe223Steuerungenf�rWeb-undWirkmaschinen,Jacquard-Einrichtungen229Lichtleiterbearbeitungs-Einrichtungen23-Bau-undF�rdertechnik232FlexibleFertigungs-undMontage-Systeme239Pre§lufth�mmer24-Schiffbau,FlugzeugbauundStr�mungsforschung244HilfseinrichtungenundspezielleMe§ger�tef�rWind-undWasserkan�leundAnlagendesWasserbaus25-Landfahrzeugbau,Kraftfahrzeuge26-ElektrischeEnergietechnik263Gleichrichter(Leistungsgleichrichterf�rBahnstrom,Elektrolyseanlagen)263Schwei§gleichrichter,-stromversorgung(au§erTransformatoren262undSchwei§-Aggregate605)267SpezielleGer�tederelektrischenEnergie�bertragung;Kabel,Leitungen,Schalter,Schaltfelder268Sto§spannungs-,-strom-Generatoren27-Nachrichtentechnik274SpezielleMe§ger�tef�rFernschreib-undDatentechnik(au§erMe§automatenundLogikpr�fger�te733)28-MotorenundTurbinen29-Werkstoffpr�fmaschinen294Fl�gelsonden,Feld-Fl�gelsonden,Vane-Proben(Bodenscherfestigkeitsme§ger�te)3--SpeziellemedizinischeGer�te30-Kreislaufuntersuchungund-�berwachung31-KlinischeChemie,H�matologieundMolekularbiologie311Serumanalysenger�tef�rElektrolyt-undSubstrat-Konzentration(au§er151,152und520-522)319Analysenger�tederKlinischenChemieundMolekularbiologie(au§er100-199,306,310-318,335-338und350-359)32-Radiologie,medizinischeR�ntgentechnik321R�ntgenarbeitspl�tzef�rAngiographie,Venographie,Lymphographie329MineralBoneAnalyzer(Knochen-undGewebedichte)329R�ntgen-Zubeh�r,sieheauchelektronischeBild-verst�rker517,Kinokameras542undVideorecorder67533-Nuklearmedizin,Kernstrahlenmesstechnik(Medizin)332Emissions-Computertomographen(Gamma-oderPositronen-)332Positronen-Emissions-Tomographen337Probenaufbereitungsger�te,Veraschungsger�tef�rBeta-undGammame§pl�tze34-Neurologie,MedizinischeElektronikundRegistrierger�te342EKG-Aufnahme,-Wiedergabe,-Datenspeicher(au§erIntensivpflegesysteme308)349Bewegungsanalyse-Systeme349Kraftme§-Systeme(Medizin)35-Zytologie,MikrobiologieundHistologie351Biophotometer,Mehrkanal-,f�rbiologischeWachstumsprozesse354Histomaten(Gewebeeinbettungs-Automaten)354Tissue-Prozessoren(Gewebetrocknungs-Automaten)36-SpezielleGer�tef�rfach�rztlichenGebrauch362Geh�ranalyse,Ger�tezurobjektivenAnalysevonGeh�rundSprache(ERA)37-Chirurgie378Laminar-Flow-Systemef�rOP(au§erreineWerkb�nkeundLaminar-Flow-Boxen468)379MKM-Systeme(Mikrokoordinatenmanipulatoren,Chirurgie)379Navigationssysteme,Neurochirurgie379Neuronavigationssysteme38-Veterin�rmedizin,ZoologieundVersuchstierhaltung386Lokomotions-Kompensationsger�te(Kramer-Kugel)f�rInsekten39-SonstigeGer�tef�rDiagnostikundTherapie395Mikrowellen-Therapieger�te4--SpezielleGer�teandererFachrichtungenundspezielleLabortechnik40-R�ntgenger�tef�rMaterialanalyse-und-Strukturforschung406R�ntgenspektrometer(energiedispersiv)409SonstigeR�ntgenger�tef�rGrob-undFeinstrukturforschungundMaterialanalyse(au§er400-408)41-Me§ger�tef�rMaterialeigenschaftenundzerst�rungsfreiePr�fung414Kelvin-Sonden(Korrosionspr�fung)419Mikrostruktur-Me§systeme,Mikrosystemtechnik419Oberfl�chen-Simulationssysteme419SpezielleGer�tederMikrosystem-,Mikrostrukturtechnik43-SpezielleGer�tederLandbau-undForst-Wissenschaft435Lebensmittel-Verarbeitung,spezielleGer�te(au§er100-109,157,158,198)44-SpezielleGer�tederBiologie,Tiere444Bodenuntersuchungsger�te(Biologie)undhydrobiologischeProbenahmeger�te(au§er043und443)46-SpezielleGer�tef�rProbenbearbeitung(Mikrotome)468Laminar-Flow-Werkb�nke5--Optik,Elektronenoptik

Eintraege_NEUPage 3 of 4Montag, 20. April 199816:46:34 Uhr

50-Mikroskope51-ElektronenoptischeGer�te514Rastergeneratoren,Elektronenstrahl-Ablenkgeneratoren(Elektronenoptik519Baugruppen,Steuerger�teundZubeh�rf�relektronenoptischeGer�te,au§er51452-Photometer524Photonenz�hler,Quantenphotometer,Photon-Counting-Systeme525Leuchtdichte-Me§ger�te,-Photometer53-Interferometer,Polarimeter,Refraktometer536Me§ger�tef�rgestreutesundreflektiertesLicht,optischeOberfl�chenpr�fger�te54-Photo-undKinoapparate544Maskenjustier-,belichtungs-Anlagenf�rHalbleitertechnologie545PhotographischeSpezialkameras(Luftbild-,Registrier-,Stereo-,au§er064-066,540-544und546)55-Projektoren,Fernrohre,Optik-Pr�fger�te554Physiologisch-optischeGer�te(au§erophthalmologischeGer�te364,550-553)56-Lichtquellen(au§erLaser)57-Laser574Bearbeitungslaser574LaserinderFertigung574Laser-Maschinen575SpezielleLaser-Me§-Systeme58-Photodetektoren,opto-elektronischeBauelemente581Photovoltaik-Systeme59-OptischeBauelemente6--Me§-undRegelungstechnik,elektronischeGer�te60-Strom-undSpannungsquellen603AC-Strom-Spannungsgeber,-standards604Frequenz-Wandler(statisch),Frequenz-UmrichtermitfesterFrequenz,au§er263604Mikrowellen-Generatoren(Leistungsgeneratoren,au§erMedizin-W�rme395undFunktechnik662,667)61-Verst�rkerundZ�hler,Nuklearelektronik62-Oszilloskope627Zubeh�rundVorverst�rkerf�rLichtstrahl-undFl�ssigkeitsstrahloszillographen63-Me§-undFunktionsgeneratoren,Filter633ScanDelayGeneratoren,verz�gertePulsgeneratoren634S�gezahngeneratoren635Scangeneratoren(digitale)64-Me§ger�tef�relektrischeGr�§en640Vielfach-Me§instrumente(Spannung,Strom,Widerstand),analog644Me§ger�tef�relektrischeLeistung,PhasenwinkelundanderespezielleelektrischeMe§gr�§en645Kompensatoren(elektrische,au§er874f�rDehnungsme§streifen)65-ElektrischeRegistrierger�te,Schreiber66-Fernmeldeanlagen664Verkehrs�berwachungs-undZ�hlanlagen(au§erRadar667,Fernsehanlagen673)67-Audio-Video-Anlagen678Audio-visuelleLehrsystemeundGer�te(au§erProjektionsger�te550,551undFernsehanlagen673)68-Elektrische,elektronischeBauelementeundMe§normale684Vidicon-R�hren,Silicium-Target-(ST),Silicium-Intensifier-Target-(SIT,ISIT)Vidicon687CAMAC-Crate,-PowerSupplyCrate,-�berrahmen69-Elektrischeundmechanische,pneumatischeundandereRegelsystemeundSteuerger�te690ElektrischeundmechanischeRegelsysteme696Fernme§-undFernwirksysteme(au§erf�rMedizin/Biologie348),Leitst�nde697BauelementeundBaugruppenf�rFernme§-,Fernwirk-undSteuersysteme7--Datenverarbeitung70-Datenverarbeitungsanlagen,Rechner705SpezielleRechnerderRadiologie,NuklearmedizinundStrahlentherapie705Strahlentherapie-Informationssysteme71-Datenspeicher72-Datenein-und-ausgabe73-Proze§peripherie,Me§werterfassung,Daten�bertragung74-GraphischeDatenverarbeitung75-FestprogrammierteRechnerunddatenverarbeitendeGer�te76-Betriebssystem-Software,-Programme77-Anwender-Software,-Programme8--Druck,Temperatur,L�nge,Zeit,Masse80-Pumpen,Verdichter,Armaturen81-Vakuumpumpen82-Druckanlagen821Beh�lter,Gasbeh�lter(Experimentieranlagen,au§erHochdruck-820undVakuumanlagen830-833)83-VakuumanlagenundDruckme§instrumente831UHV-AnlagenzurAnalytik

Eintraege_NEUPage 4 of 4Montag, 20. April 199816:46:34 Uhr

835ManometerundVakuum-Meter(mechanischundelektromechanisch),Druck-undVakuum-Regelger�te84-OefenundW�rmeanlagen843Lufterhitzer,Luftheizger�te(transportabel),Infrarotheizger�te85-K�lteanlagenundGasverfl�ssiger852K�hlger�te,K�hlgeh�usef�rIR-DetektorenundElektronenvervielfacher86-Me§ger�tef�rthermischeGr�§en860Thermometer,(Ber�hrungsthermometer),allgemein(au§erf�rGeophysik045,051undMedizin391)861SpezielleThermometerf�rtiefsteTemperaturen(einschlie§lichelektronischemAnzeigeger�t)87-Me§ger�tef�rL�nge,Fl�che,Rauminhalt871Kathetometer872Laser-Me§-Systemef�rForm-undPositionsmessung88-Me§ger�tef�rZeit,Geschwindigkeit,Drehzahl89-Me§ger�tef�rMasse(Waagen),KraftundBeschleunigung893Waagen,spezielle(ferngesteuert,registrierend,au§er123,160,866,890-892)9--Immobilien,Gesch�ftausstattung,diverseAusr�stungsgegenst�nde90-UnbeweglichesAnlageverm�gen91-MobiliarAllgemein92-SpezielleB�roeinrichtung93-AllgemeineKlinikeinrichtung94-AllgemeineWerkstatt-undLaborausr�stung95-K�chen-undKasino-Einrichtung96-W�scherei-undReinigungsger�te,Arbeitskleidung97-Lehrmittel,Musik-,Expeditions-,Sportger�te98-VersorgungsanlagenundSchutzeinrichtungen983Heizungs-undKlimaanlagen,L�ftung,Klimakammern,festinstalliert(au§er287,848und994)99-SonstigeAusr�stung221Zeilenwurdenausgew�hlt.SQL>spooloff