Eintraege_ALT_WEGPage 1 of 2Montag, 20. April 199816:46:04 Uhr

SQL>/*DOC>altminusneuDOC>*/SQL>selectdfg_schluessel||’’||dfg_schluessel_text2fromerhorn.anla_dfg_schl_bu3MINUS4selectdfg_schluessel||’’||dfg_schluessel_text5fromerhorn.anla_dfg_schl6/DFG_SCHLUESSEL||’’||DFG_SCHLUESSEL_TEXT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Labor-Uhren883,Schaltuhren884Molekularbiologie(siehe116Syntheseund315-319Analytik)008Ultraschall-Generatoren,-Schwingerund-Me§ger�te(au§er229,390und412)036Anreicherungsanlagen(au§erDiffusionsanlagen113,Gaszentrifugen122undTrennd�senanlage037Abfallbeseitigungsger�tef�rradioaktiveLaborhilfsmittel(Probefl�schchen)044SpezielleGer�tezurErforschungvonErdoberfl�cheundUntergrund(au§er040-043)054Aktinometer(Neutronengeneratoren020)065SpezielleGer�tezurKartenerstellung(au§er064,225,226745und746)111Reaktionsgef�§ef�rNiederdruck,(Hydrierung,Katalyse,Polymerisation)Chemie111und820120Laborzentrifugen(bis25.000U/Min)121Ultrazentrifugen(�ber25.000U/Min)121Zentrifugen,Ultra-(�ber25.000U/Min)137Radio-Chromatographen,DetektorenundAuswerteger�te137Radio-Gaschromatographen138Durchflu§-PhotometerzusammenmitFraktionensammlerundRegistrierger�t(f�rChromatograph150Schnellverascher(au§erKaltveraschungs-undVerbrennungsger�tef�rBeta/Gamma-Me§pl�tze3155Abwasseruntersuchungsger�te,-�berwachungsanlagen155Me§ger�tef�rchemischen(COD)undbiologischen(BSB)Sauerstoffbedarf,Wasseruntersuchung169Ger�tezurMessungvonStoffkonstanten(au§erFestigkeit290-299undthermischeWerte864-191Feuchtigkeitsme§ger�te(au§erLuftfeuchte-051undBodenfeuchte-Messung443)203Numerischgesteuerte(NC)Werkzeugmaschinen,Fr�s-undBohrwerke(kombiniert)206SpeziellespanendeWerkzeugmaschinenanalyse)207PneumatischeArbeitszylinder,Spann-undVorschub-Einrichtungen(au§er232)207Zylinder,Dreh-,Hub-,Linear-Zylinder(hydraulisch,pneumatisch,au§erPr�fmaschinen290-211Formmaschinenundsonstigegie§ereitechnischeMaschinen218Maschinenf�rOberfl�chenbehandlung(Elektropolieren,Galvanisieren,Lackieren,Sandstrahl221Formspritzmaschinenf�rKunststoffe(Mikroskope(504))223Steuerungenf�rWeb-undWirkmaschinen,Jacquard-EinrichtungenundHilfsger�te239Pre§lufth�mmerlaborger�te548und552244HilfseinrichtungenundspezielleMe§ger�tef�rWind-undWasserkan�leundAnlagendesWass263Gleichrichter(Leistungsgleichrichterf�rBahnstrom,Elektrolyse-Anlagen)263Schwei§gleichrichter,-stromversorgung(au§erTransformatoren262undSchwei§-Aggregate60267SpezielleGer�tederelektrischenEnergie�bertragung;Kabel,Leitungen,Schalter,Schaltfe268Sto§spannungsgeneratoren268Sto§stromgeneratoren274SpezielleMe§ger�tef�rFernschreib-undDatentechnik(au§erMe§automatenundLogikpr�fger294Fl�gelsonden,Feld-Fl�gelsonden,Vane-Proben(Bodenscherfestigkeits-Me§ger�te)311Serumanalysenger�tef�rElektrolyt-undSubstrat-Konzentration(au§er151,152und520-522319Analysenger�tederKlinischenChemieundMolekulaebiologie(au§er100-199,306,310-318,3321R�ntgenarbeitspl�tzef�rAngiographie,Venographie,Lymphographiekameras402329MineralBoneAnalyzer(Knochen-undGewebe-Dichte)329R�ntgen-Zubeh�r,sieheauchelektronischeBild-verst�rker517,Kinokameras542undVideor332Emissions-Computertomographen(Gamma-oderPositronen-Strahlung)337Probenaufbereitungsger�te,Veraschungsger�tef�rBeta-undGamma-Me§pl�tze342EKG-Aufnahme,-Wiedergabe,-Datenspeicher(au§erIntensivpflege-Systeme308)351Biophotometer,Mehrkanal-(RegistrierungvonbiologischenWachstumsprozessen)354Histomaten(Gewebe-Einbettungs-Automaten)354Tissue-Prozessoren(Gewebe-Trocknungs-Automaten)362Geh�ranalyse,Ger�tezurobjektivenAnalysevonGeh�rundSprache(ERA-System)378Laminar-Flow-Systemef�rOP(au§er"reineWerkb�nke"undLaminar-Flow-Boxen468)386Lokomotions-Kompensationsger�te("Kramer-Kugel")f�rInsekten395Mikrowellen-Therapieger�te(272),Frequenzanalysatoren638406R�ntgenspektrometer(energie-dispersiv)409SonstigeR�ntgenger�tef�rGrob-undFeinstrukturforschungundMaterialanalyse(au§er400-435Lebensmittel-Verarbeitung,spezielleGer�te(au§er100-109,157,158und198)444Bodenuntersuchungsger�te(Biologie)undhydrobiologischeProbenahmeger�te(au§er043und4468Laminar-Flow-Benches,Laminar-Air-Flow-Werkb�nke

Eintraege_ALT_WEGPage 2 of 2Montag, 20. April 199816:46:04 Uhr

514Rastergeneratoren,Elektronenstrahl-Ablenkgeneratoren(Elektronenoptik)518Schwei§maschinen,Elektronenstrahl-519Baugruppen,Steuerger�teundZubeh�rf�relektronenoptischeGer�te(au§er514)519Stereolithographie-Systeme524Photon-Counting-Systeme524Photonenz�hler,Quantenphotometer525Leuchtdichte-Me§ger�te525Leuchtdichte-Photometer536Me§ger�tef�rgestreutesundreflektiertesLicht,optischeOberfl�chen-Pr�fger�te542Normalfilm-Kameras544Maskenjustier-(undBelichtungs-)Anlagenf�rHalbleitertechnologie545PhotographischeSpezialkameras(Luftbild-,Registrier-,Stereo-,au§er064-066,540-544un554Physiologisch-optischeGer�te(au§erophthalmologischeGer�te364und550-553)579MKM-Systeme(Mikrokoordinatenmanipulatoren,Chirurgie)603AC-Strom-Spannungsgeber,-Standards604Frequenz-Wandler(statisch),Frequenz-UmrichtermitfesterFrequenz(au§er263)604Mikrowellen-Generatoren(Leistungsgeneratoren,au§erMedizin-W�rme395undFunktechnik662627Zubeh�rundVorverst�rkerf�rLichtstrahl-undFl�ssigkeitsstrahl-Oszillographen633ScanDelayGenerator,verz�gertePulsgeneratoren634S�gezahngeneratorentions-S�ulen635Scangeneratoren(digitale)333,Tomographen323640Vielfach-Me§instrumente(Spannung,Strom,Widerstand),analoganzeigend644Me§ger�tef�relektrischeLeistung,PhasenwinkelundanderespezielleelektrischeMe§gr�§e645Kompensatoren(elektrische,au§er874f�rDehnungsme§-Streifen)664Verkehrs�berwachungs-undZ�hlanlagen(au§erRadar667undFernsehanlagen673)678Audio-visuelleLehrsystemeundGer�te(au§erProjektionsger�te550,551undFernsehanlagen684Vidicon-R�hren,Silicium-Target-(ST),Silicium-Intensifier-Target-(SIT,ISIT)Vidicon687CAMAC-Crate,-PowerSupplyCrate,-�berrahmen730-739690ElektrischeundmechanischeRegelsystemeundSteuerger�te696Fernme§-undFernwirksysteme(au§erf�rMedizin/Biologie348),Leitst�nde,Warten697BauelementeundBaugruppenf�rFernme§-,Fernwirk-undSteuer-Systeme705SpezielleRechnerderRadiologieundNuklearmedizin737750Mittelwertrechner,Korrelator-,Mikroprozessorsysteme821Beh�lter,Gasbeh�lter(Experimentieranlagen,au§erHochdruck-820undVakuumanlagen830-83835ManometerundVakuum-Meter(mechanischundelektromechanisch),Druck-undVakuum-Regelger�843Lufterhitzer,Luftheizger�te(transportabel),Infrarotheizger�teund-anlagen852K�hlger�te,K�hlgeh�usef�rIR-DetektorenundElektronen-Vervielfacher860Thermometer,(Ber�hrungsthermometer),allgemein(au§erf�rGeophysik045,051undMedizin861SpezielleThermometerf�rtiefsteTemperaturen(einschlie§lichelektronischemAnzeigeger�t871Kathetometer620-622)893Waagen,spezielle(ferngesteuert,registrierend,au§er123,160,866und890-892)983Heizungs-undKlimaanlagen,L�ftung,Klimakammern,festinstalliert(au§er287,848und99100Zeilenwurdenausgew�hlt.SQL>spooloff