100 90 110 80 70 60 50 40 30 20 10 0

20 40

-20 -40 -60 -80 -100

0

e_+

34 mm

34 mm

45 mm

2.70 mrad

0.54 mrad

40 mm

32 mm

Laser Crossing Points (z = 52 m & z = 62 m)

-1.571 mrad

+ 0.912 mrad

BH39 BH90

C1 T C2

2 mm Copper Exit Window (z = 106.5 m)

LPOL Beamline Configuration and Synchrotron Radiation with Transverse Target Magnet (at 27.5 GeV and 30 mA)

z (m) x (mm)

120

Collimator (z = 61.5 m)

Collimator (z = 97 m)

Compton Photons

2.45 kW

0.96 kW

0.26 kW

0.02 kW

0.52 kW